LIBRARY     PCRE.DLL

EXPORTS
    _pcre_compile                 = pcre_compile                        ; pcre_compile
    _pcre_copy_substring          = pcre_copy_substring                 ; pcre_copy_substring
    _pcre_exec                    = pcre_exec                           ; pcre_exec
    _pcre_free                    = pcre_free                           ; pcre_free
    _pcre_free_substring          = pcre_free_substring                 ; pcre_free_substring
    _pcre_free_substring_list     = pcre_free_substring_list            ; pcre_free_substring_list
    _pcre_fullinfo                = pcre_fullinfo                       ; pcre_fullinfo
    _pcre_get_substring           = pcre_get_substring                  ; pcre_get_substring
    _pcre_get_substring_list      = pcre_get_substring_list             ; pcre_get_substring_list
    _pcre_info                    = pcre_info                           ; pcre_info
    _pcre_maketables              = pcre_maketables                     ; pcre_maketables
    _pcre_malloc                  = pcre_malloc                         ; pcre_malloc
    _pcre_study                   = pcre_study                          ; pcre_study
    _pcre_version                 = pcre_version                        ; pcre_version
    _regcomp                      = regcomp                             ; regcomp
    _regerror                     = regerror                            ; regerror
    _regexec                      = regexec                             ; regexec
    _regfree                      = regfree                             ; regfree
